200 300 400 500 600 700 800 900 1000

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

TrayId:R1L1T2, Eta: 6, Phi: 3

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

TrayId:R1L1T2, Eta: 7, Phi: 3

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

13.8

13.9

14

14.1

14.2

14.3

TrayId:R1L1T2, Eta: 8, Phi: 3

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9

16 TrayId:R1L1T2, Eta: 9, Phi: 3

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

TrayId:R1L1T2, Eta:10, Phi: 3