calib

Entries 54 Mean 3.641 RMS 0.1555

Calibration factor pe/fC

2.5 3 3.5 4 4.5 5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 calib

Laser Run No. 9535 All HPD Calibration Factor

calib

Entries 54 Mean 3.561 RMS 0.2499

Calibration factor pe/fC

2.5 3 3.5 4 4.5 5 0 2 4 6 8 10 calib

Laser Run No. 9537 All HPD Calibration Factor